Frédéric Meynadier 83, rue de l’Ourcq

75 019 Paris

Tél. : 01 40 37 04 65 E-mail : meynadie@clipper.ens.fr

Né le 22/11/78 Nationalité Française

Formation

1999–2000 Maîtrise de Physique Juin Magistère Interuniversitaire de Physique 2^e année Sept., Mention Bien Paris VI - E.N.S 1998–1999 Licence de Physique Sept.

Magistère Interuniversitaire de Physique 1^{re} année Sept. Paris VI - E.N.S 1996–1998 DEUG Sciences de la matière mention Très Bien Paris VI 1995–1996 Classe préparatoire Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur (PCSI) lycée Chaptal (Paris) 1995 Baccalauréat série S mention assez bien lycée Lamartine (Paris)

Stages

Fev. 2000–Aout 2000 Étude et optimisation par simulation numérique de spectromètres de masse permettant la mesure des isotopes de gaz rares à la surface de Mars (CETP- CNRS) Jan. 2000–Fev. 2000 Étude de la fonction de répartition des électrons à la sortie d’une galette à microcanaux (CETP-CNRS)

Langues

Anglais courant, notions d’Allemand.

Langages informatiques, systèmes d’exploitation, logiciels

Systèmes : Unix, Windows Langages : C, Pascal, notions de Fortran Logiciels : Simion (modélisation en électrostatique), LATEX.